Gratio

Turn

Repair Price Mpg

Hroom RseatTrunk

Weight

Length

Displa

Origin A E J

Canonical Dim. 2

-4

-2

0

2

4

Canonical Dim. 1

-6 -4 -2 0 2 4 6

Gratio

Turn

Repair Price Mpg

Hroom

RseatTrunk

Weight

Length

Displa

G T R P

M HRT WLD Origin A E J

Canonical Dim. 2

-4

-2

0

2

4

Canonical Dim. 1

-6 -4 -2 0 2 4 6