Relwt

Glufast

Glutest

Instest

Sspg

Diabetes Data - Canonical Discriminant Plot

Clinical Group Overt Diabetic Chem. Diabetic

Normal

Canonical Dim. 2

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Canonical Dim. 1

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8