Hirecall

Lirecall

Hiunrem

Liunrem

Store

Recog

Memory Tests on Alzheimer and Depressed Patients

GROUP Alzheimer Depressed Normal

Ca no ni ca l Di m. 2

-2

-1

0

1

2

3

Canonical Dim. 1

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Alzheimer

Depressed

Normal

Memory Tests on Alzheimer and Depressed Patients

Unreminded Memory

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Total recall

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110