Queen

Ovarian development in captive and maltreated bees

Treatment 0 CAP MAL

Mean Ovarian reabsorption

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Time

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

Queen

Ovarian development in captive and maltreated bees

Treatment 0 CAP MAL

Mean Ovarian Development

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Time

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

Worker

Ovarian development in captive and maltreated bees

Treatment 0 CAP MAL

Mean Ovarian reabsorption

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Time

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

Worker

Ovarian development in captive and maltreated bees

Treatment 0 CAP MAL

Mean Ovarian Development

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Time

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0