T-Square ( 2.574) Bonferroni ( 2.327) Univariate ( 2.020)

^

Bivariate Normal 95% Confidence Ellipse With Various 95% Univariate Confidence Intervals Y

8

9

10

11

12

X 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7