D P T I R

DI

TD DP DR TP RP TR TI IP RI

TDI

TDP

DRI DRP DIP

TDR TRP TIP RIP TRI

TDIP

TDRI

TDRP

DRIP

TRIP

TDRIP

Fuel Consumption across the US

Mallows C(p)

0

10

20

Number of parameters in model

2 3 4 5 6

D

PT

DI

TD DP DRTP

RP

TR

TDI TDP DRI DRP DIP

TDR

TRP TIP

TDIP

TDRI

TDRP

DRIP

Fuel Consumption across the US

F for Omitted Variables

0

10

20

Number of parameters in model

2 3 4 5 6

D

PT

I R

DI

TD DP DRTP

RP

TRTI IP

RI

TDI TDP DRI DRPDIP TDR TRP TIP

RIP TRI

TDIP

TDRI

TDRP

DRIP

TRIP

TDRIP

Fuel Consumption across the US

Akaike’s information criterion

400

410

420

430

440

450

460

Number of parameters in model

2 3 4 5 6