Vitamin B2 in turnip greens

Residual

-20

-10

0

10

20

Predicted Value of Y

50 60 70 80 90 100 110

Vitamin B2 in turnip greens

Vitamin B2

50 60 70 80 90 100 110 120

Observation order

0 10 20 30

Vitamin B2 in turnip greens

0.020

0.171

0.323

0.474

Soil moisture

0.59

1.33

2.06

2.80 Radiation

Pred

56.93

73.45

89.97

106.50