Iris data with 68% data ellipsoids

Petal length in mm.

10

20

30

40

50

60

70

Petal width in mm.

0 10 20 30

Setosa

Versicolor

Virginica

Iris data with 68% data ellipsoids

Petal length in mm.

10

20

30

40

50

60

70

Petal width in mm.

0 10 20 30